

 DELETE Base_BasicDataSet where BasicDataType='1';
INSERT INTO Base_BasicDataSet( 
 [BasicDataType],
 [BasicDataValue],
 [BasicDataUnit],
 [OperationRemark],
 [CreateBy],
 [CreateTime],
 [ModifyBy],
 [ModifyTime]
)
VALUES
	(
		'1', -- 调度系统启动相关
		'000000',  -- 有值就代表有机器启动了调度系统 （000000是默认的空值）
		'',
		'调度系统启动相关',
		'sys',
		getdate(),
		'sys',
		getdate()
	);
	
	
	
	