

 DELETE wms_sys_basic_data where BasicDataType='1';
INSERT INTO wms_sys_basic_data( 
 [id],
 [BasicDataType],
 [BasicDataValue],
 [OperationRemark],
 [CreateUserName],
 [CreateTime],
 [UpdateUserName],
 [UpdateTime],
 [IsDelete]
)
VALUES
	(
		'613664349835334',
		'1', -- 调度系统启动相关
		'000000',  -- 有值就代表有机器启动了调度系统 （000000是默认的空值）
		'调度系统启动相关',
		'sys',
		getdate(),
		'sys',
		getdate(),
		0
	);
	
	 DELETE wms_rbline_runmode ;
INSERT INTO wms_rbline_runmode( 
 [id],
 [CreateUserName],
 [CreateTime],
 [UpdateUserName],
 [UpdateTime],
 [IsDelete]
)
VALUES
	(
		'613664349835335',
		'sys',
		getdate(),
		'sys',
		getdate(),
		0
	);
	